)^2

(GeV/c ESm 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29

Events / ( 0.0022 )

0

5

10

15

20

25 Full Fit Range

RL 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Events / ( 0.0190 )

0 5 10 15 20 25 Full Fit Range

)^2

(GeV/c ESm 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29

Events / ( 0.0022 )

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 > 0.8 R Signal Enhanced Range: L

RL 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Events / ( 0.0190 )

0 2 4 6 8 10

2 > 5.27 GeV/c ES Signal Enhanced Range: m

Reconstructed Partial Branching Fraction

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 -6 10× log(LH) Δ -2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Fit Likelihood Projection Total PDF Signal Signal Crossfeed

Bkgd. BB Bkgd.

udsc Charmonium Bkgd. Hadronic Misid Bkgd.

2 5q Fit Projections:

-μ^+μ_sX→B